ヒーリング体験談（骨粗しょう症）

ヒーリング体験談（骨粗しょう症）

こんにちは、若林です。

今日は骨粗しょう症で歩きにくいという女性のヒーリングをしました。施術後、体験談をいただいたのでご紹介します。

骨粗しょう症で歩きにくかった母ですが、今日先生にヒーリングして頂いて、だいぶんスムーズに動けるようになりました。

運動を始めたのが、ここ数年だと先生にお伝えしたところ、１０年前から毎日１時間歩いたことにするという技をして頂いただきました。

脚をさわると、確かに筋肉がついたのが確認できました。

その後、足の骨に気を入れて頂いたところ、足自体がずっしりした感じがしたそうです。

そして、施術の後母が歩いてみたところ、驚くほど身体が軽く、足がスムーズに動かせるようになったと喜んでいました。

母は、これからまた毎日はりきって歩くと意欲に燃えております。

今日はありがとうございました。

毎日１時間ぐらい歩くと、病気の予防に効果がありますので、積極的に歩いて元気になっていただきたいですね。

若林気功教育研究所の講座メニュー　｜　施術メニュー　｜　お客様の声
お問合せ&ご予約：０６－６６３６－８８２７
営業時間：１０：００～１９：００定休日：不定休
アクセス
【受講生と女性専用】【１日５名様限定】 【完全予約制】
The post ヒーリング体験談（骨粗しょう症） first appeared on 気功教室　大阪ー若林気功教育研究所.